Beschnittzugabe:	2 mm
Bereich wird abgeschnitten, verhindert dünne weiße Linien (Blitzer) an den Außenkanten.
Randabstand:	4 mm
Sicherheitsabstand von Gestaltungs-elementen zu Schnitt- und Falzkanten.